0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

-1500

-1000

-500 0 500 1000

1500

[s]

[Nm] centripetalna komponenta momenta 1. zgloba usled brzine 2. zgloba (zuto) i koriolisov moment (crveno)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

-1500

-1000

-500 0 500 1000

1500

[s] centripetalna komponenta momenta 2. zgloba usled brzine 1. zgloba